Title: TEOTIHUACAN

Sin título True/False Question

Q: ¿EL TUNEL QUE SE HA ENCONTRADO MIDE CERCA DE 500 METROS?
A: false

Sin título True/False Question

Q: ¿SE HAN ENCONTRADO ARTÍCULOS DE OTRAS REGIONES DE MESOAMÉRICA?
A: true

Sin título Multiple Choice

Q: ¿CÓMO SE LLAMA EL ROBOT QUE HAN UTILIZADO EN EL TUNEL?
- MOCTEZUMA II
- TLALOC II (correct)
- KUKULCAN II

Sin título Summary

Elija la oración correcta.

Feedback (0 to 100%): 50% VUELVE A INTENTARLO, 100% MUY BIEN