Title: MATANZA DEL TEMPLO MAYOR

Sin título True/False Question

Q: ¿LOS MEXICAN PLANEABAN UN ATAQUE?
A: false

Sin título Multiple Choice

Q: ¿QUIÉN ORDENÓ LA MATANZA DEL TEMPLO MAYOR?
- HERNAN CORTES
- PEDRO DE ALVARADO (correct)
- CRISTOBAL DE OLID

Sin título Summary

Elija la oración correcta.

Feedback (0 to 100%): 50% VUELVE A INTENTARLO, 100% MUY BIEN