Title: EXAMEN ESPAÑOL 5° "A" 22/OCT/21

Sin título Multiple Choice

Q: Documento que se redacta con lenguaje formal y va dirigida a una persona con cierta jerarquía.
- Folleto
- Tríptico
- Carta formal (correct)
- Carta informal

Sin título Multiple Choice

Q: Unidad mínima de un texto compuesto por una o más oraciones que desarrollan una idea.
- Renglón
- Prosa
- Rima
- Párrafo (correct)

Sin título Multiple Choice

Q: ¿Cuál es la característica principal de un párrafo?
- Tiene un punto y seguido
- Tiene un punto y a parte (correct)
- Tiene una coma
- Tiene un punto y coma

Sin título Multiple Choice

Q: ¿Cuáles son los elementos de un párrafo?
- Introducción, desarrollo y cierre
- Introducción y fin
- Introducción y conclusión
- Idea principal, idea secundaria y cierre (correct)

Sin título Multiple Choice

Q: Conector gramatical usado en una frase para unir dos ideas o enunciados y sirven para dar coherencia en un texto.
- Idea principal
- Idea secundaria
- Nexos (correct)
- Conclusión

Sin título Multiple Choice

Q: Son ejemplos de nexos consecutivos
- y, e, ni
- o, u o bien
- o sea, es decir
- luego, por consiguiente (correct)

Sin título Multiple Choice

Q: Este tipo de texto emplea un lenguaje claro y breve y cumple una función informativa.
- Textos narrativos
- Textos informativos (correct)
- Textos históricos
- Textos literarios

Sin título Multiple Choice

Q: En este tipo de textos sus personajes suelen ser animales
- Refranes
- Cuentos
- Fábulas (correct)
- Historietas

Sin título Multiple Choice

Q: Son expresiones de uso popular
- Fábulas
- Poemas
- Rimas
- Refranes (correct)

Sin título Multiple Choice

Q: Es la narración oral o escrita de hechos reales del pasado y tienen una secuencia cronológica.
- Texto narrativo
- Relato histórico (correct)
- Texto informativo
- Texto literario

Sin título Multiple Choice

Q: ¿En qué se basa la narración histórica?
- Relatos imaginarios
- Hechos reales (correct)
- Datos curiosos
- Ideas principales

Sin título Multiple Choice

Q: ¿Qué característica tienen los relatos históricos?
- Idea principal
- Moraleja
- Secuencia cronológica (correct)
- Hechos imaginarios

Sin título Multiple Choice

Q: ¿Cuáles son las partes de un relato histórico?
- Introducción, desarrollo y desenlace (correct)
- Inicio, contenido y conclusión
- Presentación, nudo y cierre
- Inicio, desarrollo y cierre

Sin título Multiple Choice

Q: Son aquellos que nos indican el momento en que se realiza la acción del verbo.
- Relaciones temporales
- Nexos
- Adverbios de tiempo (correct)
- Relatos históricos

Sin título Multiple Choice

Q: Son palabras sin referentes fijos que representan personas, cosas, hechos o ideas y reemplazan a los sustantivos de las oraciones.
- Sinónimos
- Pronombres (correct)
- Antónimos
- Adverbios

Sin título Multiple Choice

Q: ___________es explicar, de forma detallada y ordenada, cómo son las personas, los lugares o los objetos.
- Analizar
- Relatar
- Describir (correct)
- Numerar

Sin título Multiple Choice

Q: Es un ser animado real o ficticio que actúa en un relato
- Actor
- Antagonista
- Protagonista
- Personaje (correct)

Sin título Multiple Choice

Q: Este tipo de enunciado no tiene verbo
- Oración
- Frase (correct)
- Refrán
- Leyenda

Sin título Multiple Choice

Q: Clase de palabra con la que se expresan las acciones del sujeto
- Predicado
- Adjetivo
- Verbo (correct)
- Adverbio

Sin título Multiple Choice

Q: Ahora, antes, después, siempre. Son adverbios de:
- Modo
- Lugar
- Cantidad
- Tiempo (correct)