Title: EXAMEN CIENCIAS NATURALES 5TO MAYO

Q: Sensación producida en el órgano del oído por medio de los movimientos vibratorios de los cuerpos.
- Tono
- Sonido (correct)
- Duración
- Vibración

Q: La intensidad del sonido se puede medir en:
- Grados
- Metros
- Kilogramos
- Decibeles (correct)

Q: ¿Cuál es el límite superior deseable de decibeles según la OMS?
- 65db
- 100db
- 85db (correct)
- 120db

Q: ¿Cuántos decibeles se reciben al escuchar la lluvia?
- 30db
- 50db (correct)
- 75db
- 95db

Q: ¿Quién inventó el termómetro?
- Isaac Newton
- Vivaldi
- Beethoven
- Galileo Galilei (correct)

Q: Sonido que se considera molesto, indeseado o desagradable.
- Vibración
- Tono
- Ruido (correct)
- Duración

Q: La___________ hace posible que funcione una gran variedad de aparatos.
- elasticidad
- energía eléctrica (correct)
- materia
- mezcla

Q: ¿Cuál de las siguientes situaciones puede causar daños al oído?
- Conversación
- Sonido del campo
- Biblioteca
- Perforadora de concreto (correct)

Q: Son los materiales que nos sirven para hacer circuitos eléctricos y contienen electrones.
- Materiales aislantes
- Materiales semiconductores
- Materiales conductores (correct)
- Materiales plásticos

Q: Son los materiales donde los electrones no pueden circular libremente y no conducen corriente eléctrica.
- Materiales aislantes (correct)
- Materiales semiconductores
- Materiales conductores
- Materiales plásticos

Q: Es una instalación que utiliza energía hidráulica para generar energía eléctrica.
- Molino
- Barco de vapor
- Central hidroeléctrica (correct)
- Subestación

Q: ¿Qué material funciona como aislante eléctrico?
- Aluminio
- Hierro
- Madera (correct)
- Cobre

Q: ¿Qué opción representa la transformación de energía cuando usas una plancha?
- Eléctrica-calorífica (correct)
- Calorífica-eléctrica
- Mecánica-calorífica
- Eléctrica-mecánica

Q: Es la forma en que se transfiere el calor a través del sol.
- Convección
- Conducción
- Radiación (correct)
- Electrificación

Q: Es el instrumento que se utiliza para medir la temperatura.
- Telescopio
- Termómetro (correct)
- Teléfono
- Calefactor